Title: Projet d'efficacité énergétique du bâtiment

Auteur
UVED
Durée
Environ 40 minutes (vidéos : 14'58)
Niveau
A partir du Bac
Résumé rapide
Le Centre de Développement des Éco-Entreprises (CD2E) a vocation à faciliter les transitions énergétique et écologique de l'économie régionale de la région Hauts-de-France. Il est actuellement tout particulièrement impliqué sur le projet de Garantie de Performance Énergétique, dont l'objectif est de rénover un groupe de logements situés dans le bassin minier.
Retrouvez le témoignage du responsable du pôle Bâtiment durable au CD2E, ainsi que ceux de plusieurs autres personnes du CD2E ayant des profils plus spécialisés : un spécialiste de la GPE, un spécialiste Bâtiment & numérique et une spécialiste de la communication.
Acquis d'apprentissage
- Comprendre que l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment requiert un travail collaboratif et coordonné
- Identifier les métiers et les compétences liés à l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment

Nombre total d'activités
- 4 cours vidéo
- 4 transcriptions textuelles
- 1 page de ressources complémentaires

Réutilisation

Section 1
  Parcours-UVED_MetiersTE_Projet-GPE....