Title: Représentation graphique des évolutions
Course: Fonctionnement à charge partielle de la turbine Arabelle de l'EPR Flamanville 3

Chap 3.1 - Objectif du chapitre.h5p

V1.h5p

Information

Pensez à téléchargez le fichier donneesPhGET.xlsx contenant les données est fourni dans Ressources du module, à télécharger.

Piste de correction

Ce document constitue la correction du premier GET du travail demandé. Il est mis à disposition uniquement pour l’enseignant.
Merci de ne pas télécharger cette ressource avant d’avoir réalisé l’activité.