Title: Calcul IT mini Cf - 2

Q: [Image]

Données :

- Surface brute de mise en position étirée à chaud

- Usinage sur machine conventionnelle à butée débrayable mécanique

A l'aide des tableaux de dispersions, déterminez l'ITmini (en mm) de la cote de fabrication Cf2 :

[Image]
A: 0.5
  Hint: Attention; on n'utilise pas le tableau des procédés, ni celui des dispersions de mise en position cylindrique

Q: [Image]

Données :

- Surface brute de mise en position sciée

- Usinage sur machine conventionnelle à butée débrayable mécanique

A l'aide des tableaux de dispersions, déterminez l'ITmini (en mm) de la cote de fabrication Cf2 :

[Image]
A: 0.5
  Hint: Attention; on n'utilise pas le tableau des procédés, ni celui des dispersions de mise en position cylindrique

Q: [Image]

Données :

- Surface brute de mise en position sciée

- Usinage sur machine conventionnelle à butée débrayable électrique

A l'aide des tableaux de dispersions, déterminez l'ITmini (en mm) de la cote de fabrication Cf2 :

[Image]
A: 0.42
  Hint: Attention; on n'utilise pas le tableau des procédés, ni celui des dispersions de mise en position cylindrique