Title: Défaut pour AUTOTEST - TORSEUR DE COHESION - CALCUL EN UN POINT /

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « AUTOTEST - TORSEUR DE COHESION - CALCUL EN UN POINT / ».

Q: On considère la poutre sur deux appuis suivante soumise à un effort F_y au point A

[Image]

Cochez les propositions exactes.
- Le moment fléchissant au point A est maximal
- Le moment fléchissant au point O est nul
- Le moment fléchissant au point A est égal à F_y.L
- Le moment fléchissant au point A est égal à F_y.L/2
- Le moment fléchissant au point A est égal à F_y.L/4
A: Le moment fléchissant au point A est maximal; Le moment fléchissant au point O est nul; Le moment fléchissant au point A est égal à F_y.L/4
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la poutre sur deux appuis soumise à une charge répartie q.

[Image]

Cochez les bonnes réponses.
- le moment fléchissant en O est égal à q.L/2
- Le moment fléchissant est maximal en O et en B
- le moment fléchissant en A (centre de la poutre) est égal à q.L^2/2
- le moment fléchissant en A (centre de la poutre) est égal à q.L^2/4
- le moment fléchissant en A (centre de la poutre) est égal à q.L^2/8
A: le moment fléchissant en A (centre de la poutre) est égal à q.L^2/8
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la poutre encastrée en O et soumise à une force concentrée F au point A.

[Image]

Cochez les bonnes réponses.
- Le moment fléchissant est maximal au point A
- Le moment fléchissant en A est nul
- Le moment fléchissant en B est nul
- la valeur absolue du moment fléchissant en O est égal à F.L/2
- Le moment fléchissant en O est égal à moins le moment d'encastrement
A: Le moment fléchissant en A est nul; Le moment fléchissant en B est nul; la valeur absolue du moment fléchissant en O est égal à F.L/2; Le moment fléchissant en O est égal à moins le moment d'encastrement
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la poutre encastrée ci-dessous soumise à une charge répartie q.

[Image]

Cochez les réponses exactes.
- le moment fléchissant est nul au point B
- Le moment fléchissant au centre de la poutre est maximal
- le moment fléchissant en O est égal au moment d'encastrement (Non, il est égal à moins le moment d'encastrement.)
- Le moment fléchissant en O est égal à -q.L^2
A: le moment fléchissant est nul au point B
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la poutre suivante en forme de potence.

[Image]

Cochez les réponses exactes.
- L'effort normal sur la partie AB vaut -F (On voit intuitivement que cette partie ne travaille pas en traction / compression)
- Le moment fléchissant en B est nul
- Le moment fléchissant en A vaut -F.L
- le moment fléchissant en O vaut -F.2L (Non, -F.L)
A: Le moment fléchissant en B est nul; Le moment fléchissant en A vaut -F.L
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la poutre OAB encastrée en B et soumise à une force concentrée en O

[Image]
- Le moment fléchissant en O est nul
- Le moment fléchissant en B est égal au moment d'encastrement en B
- L'effort normal entre A et B est égal à F.sinα
- Le moment fléchissant en A vaut F.L.cosα
A: Le moment fléchissant en O est nul; Le moment fléchissant en B est égal au moment d'encastrement en B; L'effort normal entre A et B est égal à F.sinα
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la poutre ABC appuyée en A, articulée en B et soumise en C à une charge F.

[Image]

Cochez les bonnes réponses.
- L'effort normal en C est égal à F.cos40°
- Le moment fléchissant est maximal en A (Non, il est nul au point A)
- le moment fléchissant en B est égal à -F.300 (en N.mm) (Non, il y a l'angle de 40° (-F.300.cos40°))
- Le moment fléchissant au point A est égal à -F.(400+300.cos40°) (Non, il ne faut pas oublier la réaction en B.)
- Le moment fléchissant est maximal en B
A: Le moment fléchissant est maximal en B
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la poutre AB suivante.

[Image]

Cochez les bonnes réponses.
- Les moments fléchissants en A et B sont nuls
- L'effort normal entre A et B est constant et égal à F
- Le moment fléchissant est maximal au point C
- Le moment fléchissant au point C est égal à F.h (Non, le moment fléchissant au point C est égal à F.(R_1+R_2)/2)
- Le moment fléchissant au point C est égal à F.c_1 (Non, le moment fléchissant au point C est égal à F.(R_1+R_2)/2)
A: Les moments fléchissants en A et B sont nuls; Le moment fléchissant est maximal au point C
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la poutre OAB encastrée en O et soumise à un effort F en A.

[Image]

Cochez les bonnes réponses.
- L'effort normal en B est égal à F
- L'effort normal en O est égal à F
- Le moment fléchissant en A est nul
- Le moment fléchissant en O est égal à F.L/2 (Non, il est nul)
A: L'effort normal en O est égal à F; Le moment fléchissant en A est nul
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la poutre OAB montée sur deux appuis en A et B et soumise à une charge répartie q entre A et B.

[Image]

Cochez les bonnes réponses.
- Le torseur de cohésion est nul entre O et A
- Le moment fléchissant est maximal au point A
- Le moment fléchissant en O est égal à q.a.(L-a)/2 (Non, il est nul)
- Le moment fléchissant maximal est égal à q.a^2/8
A: Le torseur de cohésion est nul entre O et A; Le moment fléchissant maximal est égal à q.a^2/8
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la poutre OAB montée sur deux appuis en A et B et soumise à une force ponctuelle au milieu de AB.

[Image]

Cochez les bonnes réponses.
- Le torseur de cohésion est nul entre O et A
- Le moment fléchissant est maximal au point A
- Le moment fléchissant en O est égal à P.L/4 (Non, il est nul si on isole la partie avant la coupure.)
- Le moment fléchissant maximal est égal à P.a/4
- Le moment fléchissant est maximal au milieu de AB
- Le moment fléchissant maximal est égal à P.a/2
A: Le torseur de cohésion est nul entre O et A; Le moment fléchissant maximal est égal à P.a/4; Le moment fléchissant est maximal au milieu de AB
  Hint: -
  Hint: -