Title: Défaut pour Efforts intérieurs - Généralités

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Efforts intérieurs - Généralités ».

Q: Pour un problème plan xy, les composantes du torseur des efforts intérieurs pouvant être non nulles sont :

[Image]
- Uniquement l'effort normal N
- L'effort normal N, le moment de torsion Mt et le moment fléchissant Mf_y
- L'effort normal N et le moment de torsion Mt_.
- L'effort normal N, l'effort tranchant T_y et l'effort tranchant T_z
- L'effort normal N, l'effort tranchant T_y et le moment fléchissant Mf_z
A: L'effort normal N, l'effort tranchant T_y et le moment fléchissant Mf_z
  Hint: Un problème plan (x;y) suppose : - pas de forces sur z - pas de moments sur x - pas de moments sur y
  Hint: -

Q: Le torseur des efforts intérieurs se définit en un point quelconque de la section droite de la poutre :

[Image]
- Vrai (Il est toujours définit au point G, centre géométrique de la section.)
- Faux
A: Faux

Q: Le torseur des efforts intérieurs dépend des actions mécaniques extérieures exercées sur la poutre :

[Image]
- Vrai
- Faux
A: Vrai

Q: Le torseur des efforts intérieurs permet de modéliser les actions mécaniques de la partie GAUCHE de la poutre sur sa partie DROITE en faisant une coupure fictive (ou de la partie amont sur la partie avale) :

[Image]
- Vrai (Par convention, il caractérise les efforts de la partie DROITE sur la partie GAUCHE (partie AVALE sur partie AMONT).)
- Faux
A: Faux

Q: Pour définir une partie droite et une partie gauche de la poutre, on effectue une COUPURE mais il n'est pas nécessaire d'orienter l'axe de la direction privilégiée (l'axe x sur la figure) :

[Image]
- Vrai (Si l'axe n'est pas orienté, on ne sait pas où est la partie gauche (amont) et où est la partie droite (avale) !)
- Faux
A: Faux

Q: La détermination du torseur des efforts intérieurs s'obtient en appliquant un principe fondamental de la statique en isolant une partie de poutre (la partie gauche ou la partie droite) :

[Image]
- Vrai
- Faux
A: Vrai

Q: Si on calcule le torseur des efforts intérieurs en isolant la partie droite de la poutre, on obtient l'opposé du torseur des efforts intérieurs calculé en isolant la partie gauche de la poutre :

[Image]
- Vrai (On obtient bien sûr le même résultat.)
- Faux
A: Faux

Q: Le torseur des efforts intérieurs est toujours plus facile à calculer en passant par la partie gauche (partie amont, ici E1)) :

[Image]
- Vrai (Non, par exemple sur le cas d'une poutre encastrée : [Image])
- Faux
A: Faux

Q: Pour déterminer la nature des sollicitations, les composantes du torseur des efforts intérieurs s'expriment dans une base locale quelconque à partir du moment où on a placé l'axe x suivant la direction privilégiée :

[Image] [Image]
- Vrai (Non, la base d'expression est la base principale d'inertie de la section (passant par les axes de symétrie lorsqu'ils existent))
- Faux
A: Faux

Q: Le torseur de cohésion n'est jamais nul :
- Vrai (Si par exemple dans la partie de poutre située à droite de l'effort F. [Image])
- Faux
A: Faux