Title: Défaut pour Questionnaire portant sur la définition des paramètres de coupe

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Questionnaire portant sur la définition des paramètres de coupe ».

Q: Donnez la valeur entière la plus proche du résultat de la fréquence de rotation, notée "n", avec les paramètres suivants :

- Vc = 80 m/mn

- D = 10 mm
A: 2550 (± 5)

Q: Calculez la valeur de la fréquence de rotation "n", en indiquant l'unité adéquate.

On donne Vc = {Vc} m/mn ; D = {D} mm.
A: 1000*{Vc}/Pi()/{D} (formula; values not in the backup's text)

Q: Calcul de Vc avec :

n = 3500

D = 55
A: {n}*3.1416*{D}/1000

Q: De quelle valeur le résultat de la Vitesse de coupe, notée "Vc"; pour une opération de fraisage avec les paramètres suivants, est-il le plus proche ?

n = 2850

D = 12
- 100 m/min
- 50 m/min
- 150 m/min
- 200 m/min
A: 100 m/min
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.