Title: 100IT

Q: Donnez l'IT d'une épaisseur 20 qualité 13 (réponse à donner en microns = µm)

[Image]
A: 330

Q: Donnez l'IT d'un diamètre 50 qualité 8 (réponse à donner en microns = µm)

[Image]
A: 39

Q: Donnez l'IT d'une épaisseur 100 qualité 7 (réponse à donner en microns = µm)

[Image]
A: 35

Q: Donnez l'IT d'un diamètre 10 qualité 9 (réponse à donner en microns = µm)

[Image]
A: 36

Q: Donnez l'IT d'une largueur 30 qualité 11 (réponse à donner en microns = µm)

[Image]
A: 130