Title: Pompe à débit variable

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: [Image]

La molette 11 est encastrée sur la vis de manœuvre 1. Choisissez un ou plusieurs ajustements pouvant convenir.
- H8p7
- R7h7
- K8h7 (ajustement incertain)
- H9e8 (ajustement glissant)
A: H8p7; R7h7
Feedback: ajustement serré.

Q: [Image]

La vis de manœuvre 1 est en liaison pivot avec le bâti 4. Choisissez 1 ou plusieurs ajustements pouvant convenir.
- P8h7 (ajustement serré)
- H9f8
- H10h10 (ajustement incertain)
- H10k9 (ajustement incertain.)
A: H9f8
Feedback: ajustement glissant.

Q: [Image]

La roulette 6 est en liaison pivot avec la classe d'équivalence du bâti 4. Choisissez un ou plusieurs ajustements pouvant convenir entre la roulette et l'axe 3.
- G8h7
- F9h9
- L8h8 (ajustement incertain)
- P8h7 (ajustement serré)
A: G8h7; F9h9
Feedback: ajustement glissant

Q: [Image]

L'axe 3 est vissé dans le bâti 4. Proposez un (ou plusieurs) ajustements pouvant convenir au niveau du centrage.
- H10h10
- H10r9 (ajustement serré)
- M9h10 (ajustement incertain à tendance serrée.)
A: H10h10
Feedback: ajustement positionné

Q: [Image]

Le siège 9 est encastré dans l'arbre 8. Choisissez un ou plusieurs ajustements pouvant convenir.
- H8m7 (ajustement incertain à tendance serrée (serrage suffisant dans ce cas).)
- Js8h7 (ajustement incertain)
- H8f8 (ajustement glissant)
- H9p8 (ajustement serré)
A: H8m7; H9p8
Feedback: ajustement serré

Q: [Image]

Choisissez un (ou plusieurs) ajustements pouvant convenir au montage du moyeu 7 dans le bâti 4.
- H10js10
- H8p7 (ajustement serré)
- H7f7 (ajustement glissant)
- H7d7 (ajustement glissant)
A: H10js10
Feedback: ajustement positionné