Title: 07-diam 12

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Sachant que pour une dimension 6mm, l’IT associé à une qualité 8 est 18µm, sélectionnez la ou les cotes dont les dimensions sont correctes :
- [Image]
- [Image]
- [Image]
- [Image]
A: [Image]
Feedback: - js: IT centré sur le nominal - H, écart inférieur nul - h, écart supérieur nul

Q: Sachant que pour une dimension de 21,23mm, l’IT associé à une qualité 10 est 84µm, sélectionnez la ou les cotes dont les dimensions sont correctes :
- [Image]
- [Image]
- [Image]
- [Image]
A: [Image]; [Image]
Feedback: - js: IT centré sur le nominal - H, écart inférieur nul - h, écart supérieur nul

Q: Sachant que pour une dimension de 12mm, l’IT associé à une qualité 8 est 27µm, sélectionnez la ou les cotes dont les dimensions sont correctes :
- [Image]
- [Image]
- [Image]
- [Image]
A: [Image]; [Image]; [Image]
Feedback: - js: IT centré sur le nominal - H, écart inférieur nul - h, écart supérieur nul

Q: Sachant que pour une dimension de 69mm, l’IT associé à une qualité 8 est 46µm, sélectionnez la ou les cotes dont les dimensions sont correctes :
- [Image]
- [Image]
- [Image]
- [Image]
A: [Image]
Feedback: - js: IT centré sur le nominal - H, écart inférieur nul - h, écart supérieur nul