Title: Js12

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: L'ajustement 65H10s9 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: serré
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement Ø42S8h7 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: serré
Feedback: Réversibilité des ajustements : S8h7 = H7s8 Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement Ø15F8h7 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: glissant
Feedback: Réversibilité des ajustements F8h7 = H7f8 Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement Ø100H7g6 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: glissant
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement Ø15H7f6 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: glissant
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement Ø15Js12h11 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: incertain
Feedback: Réversibilité des ajustements : Js10h9 = H9js10 Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Attention, pour chaque question il n'y a qu'une bonne réponse possible.

Pour que votre réponse soit prise en compte, vous devez cliquer sur "vérifier" avant de cliquer sur suivant.