Title: 11-aj glissant

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Parmi les propositions suivantes, cochez la ou les phrases vraies :
- H8s7 et S7h8 donnent le même ajustement (jeu mini et jeu maxi identiques) (réversibilité des ajustements)
- H8s7 et S8h7 donnent le même ajustement (jeu mini et jeu maxi identiques) (attention ici les qualités ne sont pas les mêmes dans les 2 cas)
- H8s7 est un ajustement toujours serré (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre m et z montage serré))
- Ø20H9h8 est un ajustement plus serré que Ø20H8s7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre m et z montage serré et entre a et h montage avec jeu))
A: H8s7 et S7h8 donnent le même ajustement (jeu mini et jeu maxi identiques); H8s7 est un ajustement toujours serré

Q: Sélectionnez le ou les ajustements serrés :
- 20 H8r7 (pas de symbole de diamètre)
- Ø20 H8r7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre m et z montage serré))
- Ø20 H8e7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre a et h montage glissant avec jeu))
- Ø20 H8js7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre j et k montage incertain))
A: 20 H8r7; Ø20 H8r7

Q: Sélectionnez le ou les ajustements glissants :
- 20 H10g9 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre a et h montage glissant avec jeu))
- Ø20 H8k7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre j et k montage incertain))
- 20 H9e8 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre a et h montage glissant avec jeu))
- Ø20 H8js7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre j et k montage incertain))
A: 20 H10g9; 20 H9e8

Q: Sélectionnez le ou les ajustements incertains :
- Ø20 H8r7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre m et z montage serré))
- Ø20 H8k7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre j et k montage incertain))
- Ø20 H8e7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre a et h montage avec jeu))
- Ø20 H8js7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre j et k montage incertain))
A: Ø20 H8k7; Ø20 H8js7

Q: Sélectionnez le ou les ajustements glissants :
- 20 H8r7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre m et z montage serré))
- Ø20 H8k7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre j et k montage incertain))
- Ø20 H8e7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre a et h montage glissant))
- Ø20 H8js7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre j et k montage incertain))
A: Ø20 H8e7

Q: Sélectionnez le ou les ajustements glissants :
- Ø20 P8r7
- Ø20 F9h8
- Ø20 H8R7
- Ø20 H8js7
A: Ø20 F9h8

Q: Sélectionnez le ou les ajustements incertains :
- 20 H8r7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre m et z montage serré))
- Ø20 H10k9 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre j et k montage incertain))
- Ø20 H8e7 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre a et h montage glissant))
- Ø20 H9js8 (système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre définit le type de montage (entre j et k montage incertain))
A: Ø20 H10k9; Ø20 H9js8