Title: g-20h

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: [Image]
- est la cote d'un alésage
- l'IT est 0,23mm
- L'IT est 0,46mm
- la cote nominale est 13mm
A: est la cote d'un alésage; L'IT est 0,46mm
Feedback: Revoir le vocabulaire et les définitions pour l'ajustement d'un alésage. Attention aussi aux unités.

Q: [Image]
- la cote moyenne est 12mm
- l'IT est 0,18mm
- l'IT est 0,28mm
- la cote minimale est 12,12mm
A: l'IT est 0,18mm
Feedback: Revoir le vocabulaire et les définitions pour l'ajustement d'un alésage. Attention aussi aux unités.

Q: [Image]
- est la cote d'un arbre
- l'IT est 18mm
- l'écart supérieur est 28μm
- la cote minimale est 12,028mm
A: est la cote d'un arbre; la cote minimale est 12,028mm
Feedback: Revoir le vocabulaire et les définitions pour l'ajustement d'un arbre. Attention aussi aux unités.

Q: [Image]
- est la cote d'un alésage
- l'IT est 330μm
- l'écart supérieur est 12,33mm
- la cote minimale est 12mm
A: est la cote d'un alésage; l'IT est 330μm; la cote minimale est 12mm
Feedback: Revoir le vocabulaire et les définitions pour l'ajustement d'un alésage. Attention aussi aux unités.

Q: [Image]
- est la cote d'un arbre
- l'IT est 0,18mm
- la cote moyenne est 13mm
- la cote minimale est 13mm
A: l'IT est 0,18mm; la cote minimale est 13mm
Feedback: Revoir le vocabulaire et les définitions pour l'ajustement d'un alésage. Attention aussi aux unités.