Title: 5-60p

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: [Image]
- est la cote d'un arbre
- l'écart inférieur est 0
- l'IT est -18μm
- La cote maximale admissible est 12mm
A: est la cote d'un arbre; La cote maximale admissible est 12mm
Feedback: Revoir le vocabulaire et les définitions pour l'ajustement d'un arbre. Attention aussi aux unités.

Q: [Image]
- est la cote d'un alésage
- l'écart inférieur est -59μm
- l'IT est 35μm
- la cote maximale admissible est 96mm
A: est la cote d'un alésage; l'écart inférieur est -59μm; l'IT est 35μm
Feedback: Revoir le vocabulaire et les définitions pour l'ajustement d'un alésage. Attention aussi aux unités.

Q: [Image]
- est la cote d'un alésage
- l'IT est 35μm
- l'IT est 21μm
- la cote nominale est 30μm
A: l'IT est 21μm
Feedback: Revoir le vocabulaire et les définitions pour l'ajustement d'un arbre. Attention aussi aux unités.

Q: [Image]
- est la cote d'un arbre
- l'écart supérieur est 43μm
- L'IT est 65μm
- l'écart inférieur est 22mm
A: est la cote d'un arbre; l'écart supérieur est 43μm
Feedback: Revoir le vocabulaire et les définitions pour l'ajustement d'un arbre. Attention aussi aux unités.

Q: [Image]
- est la dimension d'un alésage
- l'IT est -27μm
- l'IT est 27μm
- la cote minimale est 11,973mm
A: l'IT est 27μm; la cote minimale est 11,973mm
Feedback: Revoir le vocabulaire et les définitions pour l'ajustement d'un arbre. Attention aussi aux unités.

Q: L’ajustement Ø20 H8s7 est :
- glissant
- incertain
- serré
A: serré