Title: 07-aj glissant

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Parmi les propositions suivantes, cochez la ou les phrases vraies :
- H9h8 et H8h9 donnent le même ajustement (jeu mini et jeu maxi identiques) (Réversibilité des ajustements)
- H9h8 est un ajustement toujours serré (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le typa de montage (entre a et h, montage glissant avec jeu))
- H8h9 est un ajustement toujours serré (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le typa de montage (entre a et h, montage glissant avec jeu))
- Ø20H9h8 est un ajustement plus serré que Ø30H9h8 (IT identique)
A: H9h8 et H8h9 donnent le même ajustement (jeu mini et jeu maxi identiques)

Q: Sélectionnez le ou les ajustements serrés :
- Ø20 P8h7 (Réversibilité des ajustements et Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre m et z, montage serré))
- Ø20 F9h8 (Réversibilité des ajustements et Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre a et h, montage glissant avec jeu))
- Ø20 H9e7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre a et h, montage glissant avec jeu))
- Ø20 H8p7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre m et z, montage serré))
A: Ø20 P8h7; Ø20 H8p7

Q: Sélectionnez le ou les ajustements glissants :
- Ø20 H13d12 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre a et h, montage glissant avec jeu))
- Ø20 H8D7 (mauvaise écriture , cotation de 2 alésages??)
- Ø20 H8p7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre m et z, montage serré))
- Ø20 H12k11 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre j et k, montage incertain))
A: Ø20 H13d12

Q: Sélectionnez le ou les ajustements serrés :
- 20 H8r7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre m et z montage serré))
- Ø20 H8k7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre a et h, montage glissant avec jeu))
- Ø20 H8e7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre a et h, montage glissant avec jeu))
- Ø20 H8js7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre j et k, montage incertain))
A: 20 H8r7

Q: Sélectionnez le ou les ajustements serrés :
- Ø20 P8r7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre m et z, montage serré))
- Ø20 F9h8 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre a et h, montage glissant avec jeu))
- Ø20 H8R7 (mauvaise écriture, ici 2 alésages sont cotés!!)
- Ø20 H8js7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre j et k, montage incertain))
A: Ø20 P8r7

Q: Sélectionnez le ou les ajustements incertains :
- Ø20 H8r7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre m et z, montage serré))
- Ø20 F9h8 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre a et h, montage glissant avec jeu))
- Ø20 H11R10 (mauvaise écriture, ici 2 alésages sont cotés!!)
- Ø20 H8js7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre j et k, montage incertain))
A: Ø20 H8js7

Q: Sélectionnez le ou les ajustements incertains :
- Ø20 H13js12 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre j et k, montage incertain))
- Ø20 H8D7 (mauvaise écriture, ici 2 alésages sont cotés!!)
- Ø20 J8h7 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre j et k, montage incertain))
- Ø20 H12k11 (Dans un système à alésage normal (H), la position de l'IT de l'arbre détermine le type de montage (entre j et k, montage incertain))
A: Ø20 H13js12; Ø20 J8h7; Ø20 H12k11