Title: Arbre Serre

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Un arbre est monté dans un alésage. Il est en liaison pivot glissant. Choisissez un ajustement parmi ceux proposés.

[Image]
- H8h9 (ajustement positionné (pour pièces fixes avec maintien en position réalisé par un élément extérieur))
- H7p6 (ajustement serré)
- H8k8 (ajustement incertain à tendance serré.)
- H8f7 (ajustement pour montage glissant.)
A: H8f7
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: Un manchon est fixé sur un arbre à l'aide d'une goupille.  Proposez un ajustement entre la goupille et l'arbre.

[Image]
- H8h7 (ajustement positionné. Ne convient pas car l'ajustement doit réaliser le maintien en position de la goupille.)
- H8m7 (ajustement serré. Convient.)
- H7f7 (ajustement glissant. Ne convient pas car l'ajustement doit réaliser le maintien en position de la goupille.)
A: H8m7
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: Un manchon est fixé sur un arbre à l'aide d'une goupille.  Proposez un ajustement entre l'arbre et le manchon.

[Image]
- H8h7 (ajustement positionné. Convient car l'arbre est fixe par rapport à la bague et le maintien en position est réalisé par la goupille.)
- H8m7 (ajustement serré. Ne convient pas car c'est la goupille qui réalise le maintien en position.)
- H7f7 (ajustement glissant. Ne convient pas car l'arbre est fixe par rapport à la bague.)
A: H8h7
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: Le flasque rouge (de droite) est en liaison complète avec le flasque gris. La mise en position est plan sur plan - centrage court.

Proposez un ajustement pour le centrage court garantissant la montabilité et minimisant le jeu.

[Image]
- H7e6 (Ajustement glissant. Ne convient pas car les pièces sont immobiles l'une par rapport à l'autre et ne minimise pas le jeu.)
- H8s7 (Ajustement serré. Ne convient pas car le maintien en position est réalisé par les vis.)
- H8js7 (ajustement positionné. Convient car les pièces sont fixes et le maintien en position est réalisé par les vis.)
A: H8js7
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré