Title: D9h

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: L'ajustement Ø21H9r8 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: serré
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement 42H12f11 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: glissant
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement 25H10js9 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: incertain
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement 85H10k9 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: incertain
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement 16J11h10 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: incertain
Feedback: Réversibilité des ajustements : J8h7 = H7j8 Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre j et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré