Title: H7g6

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: L'ajustement Ø22R7h6 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: serré
Feedback: Réversibilité des ajustements : R7h6 = H6r7 Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement 33H8t7 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: serré
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement 42T10h9 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: serré
Feedback: Réversibilité des ajustements : T9h8 = H8t9 Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement ØH11h10 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: glissant
Feedback: Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement Ø30E10h9 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: glissant
Feedback: Réversibilité des ajustements : E10h9 = H9e10 Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré

Q: L'ajustement Ø20D9h8 est un assemblage :
- serré
- incertain
- glissant
A: glissant
Feedback: Réversibilité des ajustements : H9d8 = D8h9 Système à Alésage normal (H), la position de la tolérance de l'arbre conditionne le type de montage position entre a et h: assemblage glissant avec jeu position entre js et k: assemblage incertain position entre m et z: assemblage serré