Title: Cont-metro

Q: Une dimension tolérancée grâce aux tolérances générales doit faire l’objet d’un contrôle en métrologie au même titre que toute autre dimension tolérancée ?
- Vrai
- Faux
A: Faux

Q: L’utilisation des tolérances générales (indication portée à proximité du cartouche) pour la spécification des surfaces non fonctionnelles évite de surcharger les plans.
- Vrai
- Faux
A: Vrai