Title: ISO-2768

Q: Les tolérances générales ISO 2768 - fH sont précisées au dessus du cartouche du dessin de définition d’une pièce usinée. On relève un perçage non fonctionnel de diamètre 10 mm.

[Image: 4]

Choisissez dans la liste ci-dessous la tolérance à appliquer à cette dimension.
- ± 0,1
- ± 0,3
- ± 0,2
- ± 0,4
A: ± 0,2
Feedback: dimension linéaire classe f et dimension 6<10<30

Q: Les tolérances générales ISO 2768 - mK sont précisées au dessus du cartouche du dessin de définition d’une pièce usinée. On relève, sur la maquette numérique, une dimension non fonctionnelle de 23 mm.

[Image]

Choisissez dans la liste ci-dessous la tolérance à appliquer à cette dimension.
- ± 0,2
- ± 0,3
- ± 0,1
- ± 0,4
A: ± 0,2
Feedback: ligne classe m colonne: dimension linéaire de 23mm entre 6 et 30mm