Title: Tol générales

Q: Les tolérances générales (si l’indication est portée à proximité du cartouche) s’appliquent aux dimensions non tolérancées du plan
- Vrai
- Faux
A: Vrai

Q: Une dimension non fonctionnelle doit obligatoirement être spécifiée grâce aux tolérances générales :
- Vrai
- Faux
A: Faux

Q: Les tolérances générales doivent être appliquées pour tolérancer  les dimensions non fonctionnelles d’une pièce :
- Vrai
- Faux
A: Faux

Q: Les tolérances générales ISO 2768 - H sont précisées au dessus du cartouche du dessin de définition d’une pièce usinée. La pièce présente une surface « plane », non fonctionnelle, de 30 mm de longueur.

A partir de l’extrait ci-dessous (d’après Guide du dessinateur Industriel chez Hachette), indiquez la tolérance de forme à appliquer à cette surface.
- Zone 1 | sélection
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.
Feedback: ligne: classe H colonne: spécification géométrique de planéité avec une longueur de 30mm (entre 10 et 30 inclus)