Title: NFT-58000

Q: Les tolérances générales NFT 58000 classe normale sont précisées au dessus du cartouche du dessin de définition d’une pièce en ABS injecté. On relève une dimension de 115 mm non tolérancées.

 [Image]

 Indiquez la tolérance à appliquer à cette dimension.
- ± 0,50
- ± 0,60
- ± 0,43
- ± 0,29
A: ± 0,50
Feedback: Ligne "classe normale" colonne 115

Q: Les tolérances générales NFT 58000 classe normale sont précisées au dessus du cartouche du dessin de définition d’une pièce en ABS injecté. On relève une dimension de 22 mm non tolérancée.

[Image]

Indiquez la tolérance à appliquer à cette dimension.
- ± 0,25
- ± 0,22
- ± 0,13
- ± 0,27
A: ± 0,25
Feedback: ligne : Classe normale colonne 22