Title: 19Js

Q: Pour un ø75h7, choisissez dans chaque menu déroulant la valeur correspondant à :

- l'écart supérieur
- l'écart inférieur

sachant que : qualité 7, dimension 75 → IT = 30µm
- écart supérieur | 0
- écart inférieur | -30
Also offered: 15; -15; 30
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.
Feedback: Lettre minuscule donc pièce mâle. h touche le nominal (écart supérieur =0) et favorise le jeu donc la dimension est plus petite que le nominal.

Q: Pour un ø19Js13, choisissez dans chaque menu déroulant la valeur correspondant à :

- l'écart supérieur
- l'écart inférieur

sachant que : qualité 13, dimension 19 → IT = 330µm
- écart supérieur | 165
- écart inférieur | -165
Also offered: 330; 0; -330
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.
Feedback: Js est centré sur le nominal.