Title: 50js

Q: En trouvant la valeur de l'IT dans le tableau, donnez l'écart supérieur (en µm) de la cote 30H7.

[Image]
A: 21
Feedback: - Qualité 7 donc colonne "7". - dimension 30 donc 18 <30 ≤ 30 - Intervalle de Tolérance = 21µm (=0,021mm) - donc l'Ecart Supérieur : 21µm - s'agissant d'un position H, l'écart inférieur est de 0

Q: En trouvant la valeur de l'IT dans le tableau, donnez l'écart supérieur (en µm) de la cote 18h6.

[Image]
A: 0
Feedback: - s'agissant d'un position h, l'écart supérieur est de 0 - Qualité 6 donc colonne "6". - dimension 18 donc 10 <18 ≤ 18 - Intervalle de Tolérance = 11µm (=0,011mm) - donc l'Ecart Inférieur : -11µm

Q: En trouvant la valeur de l'IT dans le tableau, donnez l'écart supérieur (en µm) de la cote 50js12.

[Image]
A: 125
Feedback: - Qualité 12 donc colonne "12". - dimension 50 donc 30 <50 ≤ 50 - Intervalle de Tolérance = 250µm (=0,250mm) - s'agissant d'une position js, l'IT est centré sur 0 - donc l'Ecart Supérieur : 125µm