Title: 50JS

Q: En trouvant la valeur de l'IT dans le tableau, donnez l'écart inférieur (en µm) de la cote 61H9.

[Image]
A: 0
Feedback: s'agissant d'un position H, l'écart inférieur est de 0

Q: En trouvant la valeur de l'IT dans le tableau, donnez l'écart inférieur (en µm) de la cote 18h6.

[Image]
A: -11
Feedback: s'agissant d'un position h, l'écart supérieur est de 0 - Qualité 6 donc colonne "6". - dimension 18 donc 10 <18 ≤ 18 - Intervalle de Tolérance = 11µm (=0,011mm) - donc l'Ecart Inférieur : -11µm

Q: En trouvant la valeur de l'IT dans le tableau, donnez l'écart inférieur (en µm) de la cote 50Js12.

[Image]
A: -125
Feedback: s'agissant d'un position Js, l'IT est centré sur le nominal - Qualité 12 donc colonne "12". - dimension 50 donc 30 <50 ≤ 50 - Intervalle de Tolérance = 250µm (=0,250mm) - donc l'Ecart Inférieur : -125µm (-IT/2)