Title: 23JS

Q: Pour un ø23Js13, choisissez dans chaque menu déroulant la valeur correspondant à :

- l'écart supérieur
- l'écart inférieur

sachant que : qualité 13, dimension 23 → IT = 330µm
- écart supérieur | 165
- écart inférieur | -165
Also offered: 330; 0; -330
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.
Feedback: Js est centré sur le nominal donc: - Ecart Supérieur=IT/2 - Ecart Inférieur= -IT/2

Q: Pour un 4js14, choisissez dans chaque menu déroulant la valeur correspondant à :

- l'écart supérieur
- l'écart inférieur

sachant que : qualité 14, dimension 4 → IT = 300µm
- écart supérieur | 150
- écart inférieur | -150
Also offered: 300; 0; -300
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.
Feedback: Js est centré sur le nominal donc: - Ecart Supérieur=IT/2 - Ecart Inférieur= -IT/2