Title: 66H

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Pour un ø80h7, choisissez dans chaque menu déroulant la valeur correspondant à :

- l'écart supérieur
- l'écart inférieur

sachant que : qualité 7, dimension 80 → IT = 30µm
- écart supérieur | 0
- écart inférieur | -30
Also offered: 15; -15; 30
Feedback: Lettre minuscule donc pièce mâle. h touche le nominal (Ecart Supérieur=0) et favorise le jeu donc la dimension est plus petite que le nominal.

Q: Pour un ø55H10, choisissez dans chaque menu déroulant la valeur correspondant à :

- l'écart supérieur
- l'écart inférieur

sachant que : qualité 10, dimension 55 → IT = 120µm
- écart supérieur | 120
- écart inférieur | 0
Also offered: 60; -60; -120
Feedback: Lettre majuscule donc pièce femelle. H touche le nominal (Ecart inférieur=0) et favorise le jeu donc la dimension est plus grande que le nominal.

Q: Pour un ø66H10, choisissez dans chaque menu déroulant la valeur correspondant à :

- l'écart supérieur
- l'écart inférieur

sachant que : qualité 10, dimension 66 → IT = 120µm
- écart supérieur | 120
- écart inférieur | 0
Also offered: 60; -60; -120
Feedback: Lettre majuscule donc pièce femelle. H touche le nominal (Ecart inférieur =0) et favorise le jeu donc la dimension est plus grande que le nominal. cf diapo 6 du cours sur les cotes linéaires.