Title: 30-IT

Q: Donnez la valeur de l'Intervalle de Tolérance associé à une qualité 7 pour une dimension de 42mm. (réponse à donner en µm)

[Image]
A: 25
Feedback: - Qualité 7 donc colonne "7". - dimension 42 donc 30 <42 ≤ 50 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 25µm (=0,025mm)

Q: Donnez la valeur de l'Intervalle de Tolérance associé à une qualité 8 pour une dimension de 22mm. (réponse à donner en µm)

[Image]
A: 33
Feedback: - Qualité 8 donc colonne "8". - dimension 22 donc 18 <22 ≤ 30 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 33µm (=0,033mm)

Q: Donnez la valeur de l'Intervalle de Tolérance associé à une qualité 7 pour une dimension de 30mm. (réponse à donner en µm)

[Image]
A: 21
Feedback: - Qualité 7 donc colonne "7". - dimension 30 donc 18 <30 ≤ 30 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 21µm (=0,021mm)