Title: Lecture tableau IT

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Pour un diamètre de 12mm et une qualité 12, localisez l'Intervalle de tolérance sur l'image suivante.

Positionnez la cible sur la bonne valeur dans le tableau.
- Zone 1 | R
Feedback: Qualité 12 donc colonne "12". Diamètre 12 donc 10 < 12 ≤ 18 Réponse : Intervalle de Tolérance = 180µm (=0,18mm)

Q: Pour un diamètre de 18mm et une qualité 10, localisez l'Intervalle de tolérance sur l'image suivante.

Positionnez la cible sur la bonne valeur dans le tableau.
- Zone 1 | R
Feedback: Qualité 10 donc colonne "10". Diamètre 18 donc 10 < 18 ≤ 18 Réponse : Intervalle de Tolérance = 70µm (=0,07mm)

Q: Pour un lardon de largeur 30mm et une qualité 8, localisez l'Intervalle de tolérance sur l'image suivante.

Positionnez la cible sur la bonne valeur dans le tableau.
- Zone 1 | R
Feedback: Qualité 8 donc colonne "8". largeur 30 donc 18 < 30 ≤ 30 Réponse : Intervalle de Tolérance = 33µm (=0,033mm)

Q: Pour une tôle d'épaisseur 4mm en qualité 13, localisez l'Intervalle de tolérance sur l'image suivante.

Positionnez la cible sur la bonne valeur dans le tableau.
- Zone 1 | R
Feedback: Qualité 13 donc colonne "13". Epaisseur 4mm donc 3 < 4 ≤ 6 Réponse : Intervalle de Tolérance = 180µm (=0,18mm)