Title: lecture tableau - IT1

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Positionnez les cibles sur les bonnes valeurs dans le tableau.

- cible R : tôle d'épaisseur 1mm en qualité 11
- cible P : alésage de diamètre 50mm, qualité 6
- Zone 1 | R
- Zone 2 | P
Feedback: - Cible R - Qualité 11 donc colonne "11". - épaisseur 1 donc jusqu'à 3 inclus - Réponse : Intervalle de Tolérance = 60µm (=0,060mm) - Cible P - Qualité 6 donc colonne "6". - diamètre 50 donc 30 < 50 ≤ 50 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 16µm (=0,016mm)

Q: Positionnez les cibles sur les bonnes valeurs dans le tableau.

- cible R : rainure de largeur 25mm en qualité 7
- cible P : barre de diamètre 100mm, qualité 13
- Zone 1 | R
- Zone 2 | P
Feedback: - Cible R - Qualité 7 donc colonne "7". - Largeur 25 donc 18 < 25 ≤ 30 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 21µm (=0,021mm) - Cible P - Qualité 13 donc colonne "13". - diamètre 100 donc 80 < 100 ≤ 120 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 540µm (=0,540mm)

Q: Positionnez les cibles sur les bonnes valeurs dans le tableau.

- cible R : alésage de diamètre 180mm en qualité 10
- cible P : barre rectifiée de diamètre 8mm, qualité 6
- Zone 1 | R
- Zone 2 | P
Feedback: - Cible R - Qualité 10 donc colonne "10". - diamètre 180 donc 120 < 180 ≤ 180 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 160µm (=0,160mm) - Cible P - Qualité 6 donc colonne "6". - diamètre 8 donc 6 < 8 ≤ 10 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 9µm (=0,009mm)

Q: Positionnez les cibles sur les bonnes valeurs dans le tableau.

- cible R : rondelle d'épaisseur 3mm en qualité 14
- cible P : barre étirée de diamètre 50mm, qualité 10
- Zone 1 | R
- Zone 2 | P
Feedback: - Cible R - Qualité 14 donc colonne "14". - épaisseur 3 donc jusqu'à 3 inclus - Réponse : Intervalle de Tolérance = 250µm (=0,250mm) - Cible P - Qualité 10 donc colonne "10". - diamètre 50 donc 30 < 50 ≤ 50 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 100µm (=0,100mm)