Title: 102-IT

Q: En utilisant le tableau des IT, cochez la bonne valeur de l'IT d'une qualité 10 pour une dimension de 400mm.

[Image]
- 230µm
- 400µm
- 10µm
A: 230µm
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.
Feedback: - Qualité 10 donc colonne "10". - dimension 400 donc 315 <400 ≤ 400 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 230µm (=0,230mm)

Q: Donnez la valeur de l'Intervalle de Tolérance associé à une qualité 9 pour une dimension de 6,1mm. (réponse à donner en µm)

[Image]
A: 36
Feedback: - Qualité 9 donc colonne "9". - dimension 6.1 donc 6 <6.1 ≤ 10 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 36µm (=0,036mm)

Q: Donnez la valeur de l'Intervalle de Tolérance associé à une qualité 7 pour une dimension de 120mm. (réponse à donner en µm)

[Image]
A: 35
Feedback: - Qualité 7 donc colonne "7". - dimension 120 donc 80 <120 ≤ 120 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 35µm (=0,035mm)

Q: Donnez la valeur de l'Intervalle de Tolérance associé à une qualité 12 pour une dimension de 102mm. (réponse à donner en µm)

[Image]
A: 350
Feedback: - Qualité 12 donc colonne "12". - dimension 102 donc 80 <102 ≤ 120 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 350µm (=0,350mm)