Title: 80IT

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: En utilisant le tableau des IT, cochez la bonne valeur de l'IT d'une qualité 6 pour une dimension de 15mm.

[Image]
- 11µm
- 480µm
- 6µm
A: 11µm
Feedback: - Qualité 6 donc colonne "6". - dimension 15 donc 10 <15 ≤ 18 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 11µm (=0,011mm)

Q: En utilisant le tableau des IT, cochez la bonne valeur de l'IT d'une qualité 12 pour une dimension de 80mm.

[Image]
- 300µm
- 250µm
- 350µm
A: 300µm
Feedback: - Qualité 12 donc colonne "12". - dimension 80 donc 50 <80 ≤ 80 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 300µm (=0,300mm)

Q: En utilisant le tableau des IT, cochez la bonne valeur de l'IT d'une qualité 6 pour une dimension de 80mm.

[Image]
- 19µm
- 22µm
- 6µm
A: 19µm
Feedback: - Qualité 6 donc colonne "6". - dimension 80 donc 50 <80 ≤ 80 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 19µm (=0,019mm)

Q: Donnez la valeur de l'Intervalle de Tolérance associé à une qualité 5 pour une dimension de 5mm. (réponse à donner en µm)

[Image]
A: 5
Feedback: - Qualité 5 donc colonne "5". - dimension 5 donc 3 <5 ≤ 6 - Réponse : Intervalle de Tolérance = 5µm (=0,005mm)