Title: I-1 49N

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Pour la cote tolérancée ISO \( \varnothing 49N9=\varnothing 49^{\begin{matrix}
0\\-62\end{matrix}} \) choisissez dans le menu déroulant :

- la dimension nominale
- l'écart supérieur
- l'écart inférieur
- précisez s'il s'agit d'un arbre ou d'un alésage
- dimension nominale = | 49
- écart supérieur = | 0
- écart inférieur = | -62
- s'agit-il de la cote d'un arbre ou d'un alésage ? | alésage
Also offered: arbre
Feedback: - La lettre correspondant à la position de l'écart par rapport au nominal est: - une majuscule dans le cas d'un Alésage - une minuscule dans le cas d'un arbre

Q: Pour la cote tolérancée ISO \( \varnothing 30Js13=\varnothing 30^{\begin{matrix}
165\\-165\end{matrix}} \) choisissez dans le menu déroulant :

- la dimension nominale
- la cote maxi
- la cote mini
- précisez s'il s'agit d'un arbre ou d'un alésage
- dimension nominale = | 30
- cote maxi = | 30,165
- cote mini = | 29,835
- s'agit-il de la cote d'un arbre ou d'un alésage ? | alésage
Also offered: arbre; 165; -165
Feedback: - Cote Maxi= dimension nominale +Ecart Supérieur - Cote mini= dimension nominale +Ecart Inférieur - 165µm=0.165mm - La lettre correspondant à la position de l'écart par rapport au nominal est: - une majuscule dans le cas d'un Alésage - une minuscule dans le cas d'un arbre

Q: Pour la cote tolérancée ISO \( \varnothing 49N9=\varnothing 49^{\begin{matrix}
0\\-62\end{matrix}} \) choisissez dans le menu déroulant :

- la dimension nominale
- la cote maxi
- la cote mini
- précisez s'il s'agit d'un arbre ou d'un alésage
- dimension nominale = | 49
- cote maxi = | 49
- cote mini = | 48,938
- s'agit-il de la cote d'un arbre ou d'un alésage ? | alésage
Also offered: arbre; 0; -62
Feedback: - Cote Maxi= dimension nominale +Ecart Supérieur - Cote mini= dimension nominale +Ecart Inférieur - 62µm=0.062mm - La lettre correspondant à la position de l'écart par rapport au nominal est: - une majuscule dans le cas d'un Alésage - une minuscule dans le cas d'un arbre