Title: I-3 Calcul

Q: Calculez l'intervalle de tolérance de la cote tolérancée \( \varnothing 102K6 = \varnothing 102 ^{\begin{matrix} 4 \\ -18 \end{matrix}} \)

Réponse à donner en µm
A: 22
Feedback: IT = écart supérieur - écart inférieur = 4 - (-18)

Q: Calculez l'intervalle de tolérance de la cote tolérancée \( \varnothing 95h10 = \varnothing 95 ^{\begin{matrix} 0 \\ -140 \end{matrix}} \)

Réponse à donner en µm
A: 140
Feedback: IT = écart supérieur - écart inférieur = 0 - (-140)

Q: Calculez l'intervalle de tolérance de la cote tolérancée\( \varnothing 21E9 = \varnothing 21 ^{\begin{matrix} 92 \\ 40 \end{matrix}} \)

Réponse à donner en µm
A: 52
Feedback: IT = écart supérieur - écart inférieur = 92 - 40

Q: Calculez l'intervalle de tolérance de la cote tolérancée\( \varnothing 32J7 = \varnothing 32 ^{\begin{matrix} 14 \\ -11 \end{matrix}} \)

Réponse à donner en µm
A: 25
Feedback: IT = écart supérieur - écart inférieur = 14 - (-11)

Q: Calculez l'intervalle de tolérance de la cote tolérancée\( \varnothing 41h10 = \varnothing 41 ^{\begin{matrix} 0 \\ -100 \end{matrix}} \)

Réponse à donner en µm
A: 100
Feedback: IT = écart supérieur - écart inférieur = 0 - (-100)