Title: I-2

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte. Révisez la diapo 3 de la vidéo 2.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est partiellement correcte. Révisez la diapo 3 de la vidéo 2.

Q: Pour la tolérance ISO \( \varnothing 14r7=\varnothing 14^{\begin{matrix}
49\\28\end{matrix}} \) choisissez dans le menu déroulant :

- la dimension nominale
- l'écart supérieur
- l'écart inférieur
- l'intervalle de tolérance

Les valeurs proposées sont en mm ou en µm
- dimension nominale = | 14
- écart supérieur = | 49
- écart inférieur = | 28
- intervalle de tolérance | 21
Also offered: -21
Feedback: Intervalle de Tolérance (IT)= Ecart Supérieur - Ecart Inférieur

Q: Pour la tolérance ISO \( \varnothing 19h10=\varnothing 19^{\begin{matrix}
0\\-84\end{matrix}} \) choisissez dans le menu déroulant :

- la dimension nominale
- l'écart supérieur
- l'écart inférieur
- l'intervalle de tolérance

Les valeurs proposées sont en mm ou en µm
- dimension nominale = | 19
- écart supérieur = | 0
- écart inférieur = | -84
- intervalle de tolérance | 84
Also offered: -84
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback: IT= Ecart supérieur - Ecart inférieur 84µm=0.084mm

Q: Pour la tolérance ISO \( \varnothing 71Js9=\varnothing 71^{\begin{matrix}
37\\-37\end{matrix}} \) choisissez dans le menu déroulant :

- la dimension nominale
- l'écart supérieur
- l'écart inférieur
- l'intervalle de tolérance

Les valeurs proposées sont en mm ou en µm
- dimension nominale = | 71
- écart supérieur = | 37
- écart inférieur = | -37
- intervalle de tolérance | 74
Also offered: 0
Feedback: IT= Ecart supérieur - Ecart inférieur 37µm=0.037mm

Q: Pour la tolérance ISO \( \varnothing 22N7=\varnothing 22^{\begin{matrix}
-7\\-28\end{matrix}} \) choisissez dans le menu déroulant :

- la dimension nominale
- l'écart supérieur
- l'écart inférieur
- l'intervalle de tolérance

Les valeurs proposées sont en mm ou en µm
- dimension nominale = | 22
- écart supérieur = | -7
- écart inférieur = | -28
- intervalle de tolérance | 21
Also offered: 35
Feedback: IT= Ecart supérieur - Ecart inférieur 7µm=0.007mm

Q: Pour la tolérance ISO \( \varnothing 14r7=\varnothing 14^{\begin{matrix}
49\\28\end{matrix}} \) choisissez dans le menu déroulant :

- la dimension nominale
- la cote maxi
- la cote mini
- l'intervalle de tolérance

Les valeurs proposées sont en mm ou en µm
- dimension nominale = | 14
- cote maxi = | 14,049
- cote mini = | 14,028
- intervalle de tolérance | 21
Also offered: -21; 49; 28
Feedback: Cote Maxi=Dimension nominale + Ecart Supérieur Cote Mini=Dimension nominale + Ecart Inférieur IT= Cote Maxi - Cote mini = Ecart supérieur - Ecart inférieur 49µm=0.049mm

Q: Pour la tolérance ISO \( \varnothing 19h10=\varnothing 19^{\begin{matrix}
0\\-84\end{matrix}} \) choisissez dans le menu déroulant :

- la dimension nominale
- la cote maxi
- la cote mini
- l'intervalle de tolérance

Les valeurs proposées sont en mm ou en µm
- dimension nominale = | 19
- cote maxi = | 19
- cote mini = | 18,916
- intervalle de tolérance | 84
Also offered: -84; 0
Feedback: Cote Maxi=Dimension nominale + Ecart Supérieur Cote Mini=Dimension nominale + Ecart Inférieur IT= Cote Maxi - Cote mini = Ecart supérieur - Ecart inférieur 84µm=0.084mm

Q: Pour la tolérance ISO \( \varnothing 22N7=\varnothing 22^{\begin{matrix}
-7\\-28\end{matrix}} \) choisissez dans le menu déroulant :

- la dimension nominale
- la cote maxi
- l'a cote mini
- l'intervalle de tolérance

Les valeurs proposées sont en mm ou en µm
- dimension nominale = | 22
- cote maxi = | 21,993
- cote mini = | 21,972
- intervalle de tolérance | 21
Also offered: 35; -7; -28
Feedback: Cote Maxi=Dimension nominale + Ecart Supérieur Cote Mini=Dimension nominale + Ecart Inférieur IT= Cote Maxi - Cote mini = Ecart supérieur - Ecart inférieur 7µm=0.007mm