Title: 6_reversibilite_angle de depouille

Q: Quelle(s) affirmation(s) ci-dessous est(sont) vraie(s) ?
- Une plaquette réversible a un angle de dépouille neutre (=0)
- Une plaquette réversible n'a pas un angle de dépouille neutre (=0)
- Une plaquette qui n'a pas un angle de dépouille neutre (=0) peut être réversible
- Une plaquette qui n'a pas un angle de dépouille neutre (=0) ne peut pas être réversible
A: Une plaquette réversible a un angle de dépouille neutre (=0); Une plaquette qui n'a pas un angle de dépouille neutre (=0) ne peut pas être réversible
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.