Title: Défaut pour PARTIE PLAQUETTES

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « PARTIE PLAQUETTES ».

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Observez les formes des plaquettes. Retrouvez pour chaque plaquette la désignation de sa forme à l'aide du document ci-dessous :

[Image]
- [Image] | S
- [Image] | C
- [Image] | W
- [Image] | T
- [Image] | V
- [Image] | Plaquette spécifique (filetage)
- [Image] | D
- [Image] [Image] | Plaquette spécifique (gorges-tronçonnage)
- [Image] | R
  Hint: Indice 1/1 : Bien regarder la plaquette 6; elle comporte des "dents" Attention aux angles. Les plaquettes C, D et V semblent similaires si on les regarde trop rapidement.

Q: Le brise-copeau est une forme particulière de la face de coupe. Il existe des formes variées.

Il a pour fonction de fragmenter le copeau pour éviter qu'il ne s'enroule et vienne détériorer l'état de surface.

[Image]

Observez chaque plaquette et dites si elle dispose d'un brise-copeau.
- [Image] | Brise copeau
- [Image] | Brise copeau
- [Image] | Pas de brise copeau
- [Image] | Brise copeau
- [Image] | Brise copeau
- [Image] | Pas de brise copeau
  Hint: Indice 1/1 : Une gravure n'est pas un brise-copeau.

Q: Le nombre d'arête de coupe par face d'une plaquette est par face, le nombre de réutilisation par rotation de la plaquette sur le porte-plaquette en cas d'usure.

"Par face" car si la plaquette est réversible on multiplie par 2 le nombre total d'arêtes de coupes de la plaquette ! Qu'est ce qu'une plaquette réversible ? C'est l'objet d'une autre question...

Par exemple la plaquette ci-dessous a 2 arêtes de coupe par face (Et non pas 4 car attention: il faut donner le nombre de rotations possible à l'identique)

[Image]

Pour chaque plaquette ci-dessous, déterminer le nombre d'arête de coupe par face :
- [Image] | 4
- [Image] | 2
- [Image] | 3
- [Image] | 3
- [Image] | 2
- [Image] | 3
- [Image] | 2
- [Image] | 3
- [Image] | 2
  Hint: Indice 1/2 : Attention avec les plaquettes en losange; On ne peut les retourner que 2 fois.
  Hint: Indice 2/2 : Les plaquettes triangulaires ont 3 arêtes de coupe Les plaquettes carrés ont 4 arêtes de coupe. Les plaquettes en losange ont 2 arêtes de coupe.

Q: Réversibilité = Peut-on retourner la plaquette à 180° pour avoir plus d’arêtes de coupe à disposition?

Une plaquette réversible permet d'avoir 2 fois plus d'arêtes de coupe à disposition en cas d'usure !

Dites si les plaquettes ci-dessous sont réversibles :
- [Image] [Image] | Non réversible
- [Image] [Image] | Réversible
- [Image] [Image] | Non réversible
- [Image] [Image] | Réversible
- [Image] [Image] | Non réversible
- [Image] [Image] | Réversible
- [Image] [Image] | Non réversible
  Hint: Indice 1/2 : Si on retourne la plaquette elle doit avoir exactement la même géométrie.
  Hint: Indice 2/2 : Les plaquettes qui ont un brise-copeau d'un seul côté ne sont pas réversibles car la géométrie n'est plus la même.

Q: L'angle de dépouille d'une plaquette est l'angle ci-dessous:

[Image]

Angle de dépouille

Un angle de dépouille neutre est un angle de dépouille = 0°

Une plaquette avec un angle de dépouille positif est plus adaptée à l’usinage de parois minces ou lorsqu’un faible effort de coupe est nécessaire.

Plaquette avec angle de dépouille neutre:

[Image]

  Plaquette avec angle de dépouille positif:

[Image]

Dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses :
- Une plaquette avec un angle de dépouille neutre peut être réversible. | VRAI
- Une plaquette avec un angle de dépouille positif peut être réversible. | FAUX
- Une plaquette réversible a obligatoirement un angle de dépouille neutre | VRAI
  Hint: Indice 1/2 : Une plaquette réversible doit avoir exactement la même géométrie des 2 côtés. Ce n'est pas possible dès que vous avez un angle de dépouille positif.
  Hint: Indice 2/2 : Une plaquette neutre (angle = 0° donc arêtes à 90°) permet de conserver la géométrie de la plaquette si on la retourne (symétrie).