Title: Défaut pour Question d'or pur

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Question d'or pur ».

Q: On se propose ici d'étudier les différentes combinaisons possibles d'alliage pour la réalisation de pièces en or. Voici les données connues :

Z | Symb | Nom | M (uma) | Masse volumique (kg.m^-3) | Maille | Rayon atomique (pm) | Tf (°C)
79 | Au | Or | 197 |  | CFC |  | 1064,43

Le paramètre de maille de l'or pur vaut 407,5 pm.

Calculez le rayon d'un atome d'or (en pm, à un chiffre significatif) :

[...]

- Calculez la masse volumique de la maille précédente (donnez une valeur entière en kg/m^3) :

[...]
A: 144.1; 19333