Title: Défaut pour Construire des schémas électriques équivalents

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Construire des schémas électriques équivalents ».

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Choisissez parmi les solutions proposées dans le QCM ci-dessous, les schémas électriques équivalents des 4 dispositifs, en indiquant les températures et les flux thermiques.

Pour tous ces dispositifs, on considère le problème monodimensionnel suivant l'axe x.

[Image]

Q: Entre T_1 et T_2 :
- [Image]
- [Image]
- [Image] (Le flux de chaleur va dans le sens des températures décroissantes. Lorsque le flux de chaleur traverse des couches matérielles successives, alors les résistances équivalentes sont en série.)
A: [Image]
Feedback: Le flux de chaleur va dans le sens des températures décroissantes. Lorsque le flux de chaleur traverse des couches matérielles successives, alors les résistances équivalentes sont en série.

Q: Entre T_i et T_e :
- [Image] (Le flux de chaleur va dans le sens des températures décroissantes. Lorsque le flux de chaleur traverse des couches matérielles successives, alors les résistances équivalentes sont en série.)
- [Image]
- [Image]
A: [Image]
Feedback: Le flux de chaleur va dans le sens des températures décroissantes. Lorsque le flux de chaleur traverse des couches matérielles successives, alors les résistances équivalentes sont en série.

Q: Entre T_i et T_e :

_
- [Image]
- [Image] (Le flux de chaleur va dans le sens des températures décroissantes. Lorsque le flux de chaleur traverse des couches matérielles successives, alors les résistances équivalentes sont en série. Lorsqu’il se partage entre différentes couches, alors les résistances sont en parallèle.)
- [Image]
A: [Image]
Feedback: Le flux de chaleur va dans le sens des températures décroissantes. Lorsque le flux de chaleur traverse des couches matérielles successives, alors les résistances équivalentes sont en série. Lorsqu’il se partage entre différentes couches, alors les résistances sont en parallèle.

Q: Entre T_c et T_i et entre T_c et T_e :
- [Image]
- [Image] (Le flux de chaleur va dans le sens des températures décroissantes. Lorsque le flux de chaleur traverse des couches matérielles successives, alors les résistances équivalentes sont en série. Lorsqu’il se partage entre différentes couches, alors les résistances sont en parallèle.)
- [Image]
A: [Image]
Feedback: Le flux de chaleur va dans le sens des températures décroissantes. Lorsque le flux de chaleur traverse des couches matérielles successives, alors les résistances équivalentes sont en série. Lorsqu’il se partage entre différentes couches, alors les résistances sont en parallèle.