Title: Défaut pour Découvrir les principes physiques propres aux transmissions hydrauliques

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Découvrir les principes physiques propres aux transmissions hydrauliques ».

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Faites correspondre dans le schéma de principe des transmission hydraulique les différents composants proposés.

Faites également correspondre le type de puissance présent en entrée et sortie des composants :
- Zone 1 | Moteur Elec.
- Zone 2 | Pompe
- Zone 3 | Circuit hydr.
- Zone 4 | Vérin/moteur hydr.
- Zone 5 | Récepteur
- Zone 6 | P. hydraulique
- Zone 7 | P. mécanique
- Zone 8 | P. hydraulique
- Zone 9 | P. mécanique
Also offered: P. electrique

Q: Retrouvez les unités associées à chaque grandeur physique :
- Rendement mécanique | Sans unité
- Cylindrée | cm^3/tour
- Pression | Bars
- Débit | L/min
- Puissance hydraulique | W
- Couple | N.m

Q: Une pompe hydraulique est capable de déplacer un volume d'huile 170 L en une minute.

Calculez le débit de la pompe en m^3/s, avec 4 décimales :
A: 0.0028
  Hint: Indice 1 : La valeur du débit en L/min est beaucoup plus élevé qu'en m^3/s.
  Hint: Indice 2 : 1 minute = 60 secondes, 1m^3 = 1000L.

Q: On considère un vérin hydraulique simple effet avec un diamètre de tige de 50 mm.

Quel débit d'huile doit-on fournir pour que la tige de vérin sorte à une vitesse de 0,9 m/s ?

(Donnez le résultat en L/min, avec 2 décimales )
A: 106.03
  Hint: Indice 1 : Il faut convertir les mm du diamètre de piston en m.
  Hint: Indice 2 : Le résultat est à donner en L/min, il faut donc passer des m^3/s en L/min.

Q: Voici une application typique du principe de Pascal. Ici la pression est la même dans tout le circuit (p=F1/S1 et p=F2/S2).

Le rapport des forces F1/F2 est donc proportionnel au rapport des sections S1/S2 . Le "bras de levier" et le système de clapets permettent "d'inventer" le cric hydraulique.

[Image]

[Image]

[Image]

Sachant que F1= 9 daN, S1=18 cm² et S2=193 cm², retrouvez l'effort F2 en daN :
A: 96.5
  Hint: Indice 1 : F_2 doit être plus grand que F1 (bras de levier).
  Hint: Indice 2 : Il faut faire une règle de 3.

Q: On applique un effort de 40 kN sur une surface de 0,9 m².

Calculez la pression sur la surface en MPa, avec 3 décimales :
A: 0.0444
  Hint: Indice 1 : Le résultat est à donner en MPa.

Q: On considère un vérin double effet sur lequel on applique une pression p=100 bars côté tige. Le diamètre de piston du verin vaut D=40 mm et le diamètre de tige vaut d=20 mm.

Calculez l'effort de rentrée du vérin en N :

[Image]
A: 9424.78

Q: Soit un vérin hydraulique poussant une charge. Le vérin est connecté sur un système hydraulique, où le différentiel de pression dans le système est de Δp=265 bars, et le débit vaut Q=17 L/min.

Calculez la puissance hydraulique fournie au vérin en Watts, avec 2 décimales.
A: 7508.33
  Hint: Indice 1 : Une puissance est le produit d'une grandeur dite "d'effort" et d'une grandeur dite de "flux".
  Hint: Indice 2 : Pour calculer une puissance en W, les grandeurs doivent être exprimées en unités SI.

Q: Les pertes de charges [...] sont dues au frottement du fluide contre les parois. Ce type de perte apparait lorsque le fluide est [...]. L'énergie dissipée est transformée en énergie [...]. Les pertes de charges [...] sont dues aux modifications de géométrie des conduites. Elles sont dues au fait que l'écoulement devient plus [...]. De manière générale, les pertes de charges dépendent de la viscosité et de la [...] du fluide, ainsi que de la [...] des conduites. Les pertes de charges se traduisent par une [...] de [...] entre l'entrée et la sortie du système. La pression en amont sera donc plus [...] que la pression en aval du circuit.
A: régulières; visqueux; thermique; singulières; turbulent; vitesse; géométrie; chute; pression; grande