Title: Défaut pour Autotest : Découvrir les principes physiques propres aux transmissions hydrauliques

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Autotest : Découvrir les principes physiques propres aux transmissions hydrauliques ».

Q: Faites correspondre dans le schéma de principe des transmission hydraulique les différents composants proposés.

Faites également correspondre le type de puissance présent en entrée et sortie des composants :
- Zone 1 | Moteur Elec.
- Zone 2 | Pompe
- Zone 3 | Circuit hydr.
- Zone 4 | Vérin/moteur hydr.
- Zone 5 | Récepteur
- Zone 6 | P. hydraulique
- Zone 7 | P. mécanique
- Zone 8 | P. hydraulique
- Zone 9 | P. mécanique
Also offered: P. electrique
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Un fabricant d'avion souhaite modifier un système hydraulique permettant d'actionner une commande de vol d'un aileron.

[Image]

On donne le schéma hydraulique suivant :

[Image]

Le vérin hydraulique doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Vitesse de sortie de tige : V = 0,5 m/s
- Force de poussée : F = 5000 N

Le réservoir est mis à l'air libre (p = 0 bars) et pour des raisons de sécurité la pression maxi dans le circuit ne devra pas dépasser 40 bars.

Dimensionnement du vérin :

Calculez le diamètre D du vérin pour atteindre la force de poussée souhaitée (en prenant en compte la perte de charge calculée précédemment) (à 5%) :

D = [...] mm

Calculez le débit nécessaire à la sortie de tige, en L/min (à 5%) :

Q = [...] L/min

Quelle valeur doit prendre le diamètre de la tige pour avoir un comportement de vérin différentiel ?

d = [...] mm

Calcul des pertes de charges :

L'ancienne version du système comportait une longueur totale de conduite de 10m, et la perte de charge régulière engendrée était de Δp_r=2 bars.

Donnez la valeur de la perte de charge pour une longueur de conduite de 7m :

Δp_r = [...] bars

La réduction de la longueur de conduite a entrainé l'introduction d'un coude (ξ=1). On donne Δp_s=ξ.ρ.V²/2 (en Pa).  Le fluide utilisé a une masse volumique de 780 kg/m^3 et une viscosité cinématique de 9x10^6 m²/s. La vitesse maximale d'écoulement du fluide dans les conduites est de 5 m/s.

Calculez la perte de charge régulière engendrée :

Δp_s = [...] bars

Calculez la valeur des pertes de charges totale Δp :

Δp = [...] bars

Calculez la puissance hydraulique perdue en pertes de charge :

P_charge= [...] W

Sous quelle forme est perdue cette puissance ?

[...]

Dimensionnement du moteur électrique :

Calculez la puissance mécanique nécessaire en sortie de vérin :

P_meca = [...] W

A partir de la puissance mécanique et des pertes de charges dans le circuit, en déduire la puissance hydraulique nécessaire en sortie de pompe pour respecter le cahier des charges :

P_hydro = [...] W

On considère P_hydro=2600W. La pompe a un rendement global de 0,94. Le constructeur a le choix entre différents moteurs électriques pour alimenter la pompe.

Quel est le plus petit moteur permettant de respecter le cahier des charges ?

[...]
A: 39.89; 37.5; 28.2; 1.4; 0.0975; 1.4975; 93.6; Chaleur perdue vers l'extérieur; 2500; 2593.6; 3000 W
Gap 8 offers: Fuites dans le circuit; Déformation des conduites; Chaleur perdue vers l'extérieur; Evaporation du fluide
Gap 11 offers: 3000 W; 3500 W; 4000 W; 4500 W; 5000 W