Title: Défaut pour AUTOTEST - STATIQUE

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « AUTOTEST - STATIQUE ».

Q: On considère la platine suivante soumise aux efforts d'intensités F_B=F_C=F_D={a}00N et en équilibre.

Le sens des efforts est indiqué par la figure :

[Image]

Donnez l'intensité de F_A (en N) qui respecte l'équilibre de la platine.
A: {a}*100*0.414 (formula; values not in the backup's text)

Q: On considère la platine suivante soumise à un effort P={a}00N et en équilibre :

[Image]

Donnez l'intensité de F_A (en N) :
A: {a}*100*1.414 (formula; values not in the backup's text)
  Hint: Indice 1 : Résolution par la statique graphique : Le solide est soumis à 3 forces : on peut construire le dynamique des forces au brouillon et ainsi retrouver la relation géométrique entre P et F_A
  Hint: Indice 2 : Ecrire l'équation d'équilibre en projection suivant l'axe y. On trouvera une relation directement entre P et F_A

Q: On considère la platine suivante soumise à un effort P={a}00N :

[Image]

Donnez la valeur algébrique de F_B (en N) suivant l'axe x :
A: -{a}*100 (formula; values not in the backup's text)
Partly right: {a}*100 (50%)
Feedback ("{a}*100"): Vérifier le signe. On demande F_B de manière algébrique.

Q: On considère la platine suivante soumise à un effort P={a}00N et en équilibre :

[Image]

Donnez la valeur algébrique de F_B (en N) suivant l'axe x :
A: -{a}*100 (formula; values not in the backup's text)
Partly right: {a}*100 (50%)
Feedback ("{a}*100"): Problème de signe. Construire le dynamique des forces et vérifier le sens sur l'axe x.
  Hint: -
  Hint: -

Q: On considère la platine suivante soumise aux efforts d'intensités F_B=F_C=F_D={a}00N et en équilibre.

Le sens des efforts est donné par la figure :

[Image]

Donnez l'intensité de F_A (en N) qui respecte l'équilibre de la platine :
A: {a}*100*2.414 (formula; values not in the backup's text)

Q: On considère la platine suivante en équilibre et soumise à 4 forces :

On suppose F_A=F_B=0

[Image]
- F_C est | nul
- F_D est | nul
Also offered: positif; négatif
  Hint: Indice 1 : Ce solide est finalement soumis à 2 forces. Ces 2 forces devraient donc être : - concourantes - de même intensité - de sens opposés Est-ce le cas ? Qu'en conclure ?
  Hint: Indice 2 : Ecrire les équations d'équilibre en translation en projection suivant les axes x et y.

Q: On considère la platine suivante soumise à un effort Q=100N et à l'équilibre :

[Image]
- L'effort F_A est forcement nul
- L'équilibre de la platine ne peut être assuré
- Les efforts F_A et F_B sont égaux
A: L'effort F_A est forcement nul

Q: On considère la platine suivante soumise à un effort P=100N et à l'équilibre :

[Image]
- L'effort F_B est forcement nul
- F_B est négatif
- Les efforts F_A et F_B sont égaux
- F_A est plus grand que F_B
A: F_B est négatif; F_A est plus grand que F_B

Q: On considère la platine suivante soumise à 4 forces :

On suppose F_C=0N et F_D=100N

[Image]
- L'effort F_B est supérieur à l'effort F_A
- Le système ne peut être en équilibre
- Tous les efforts sont identiques en norme
A: Le système ne peut être en équilibre
  Hint: Indice 1 : Il faut appliquer l'équation de la résultante : [Image] et projeter sur les axes x et y.

Q: On considère la platine suivante soumise à 4 forces :

On suppose F_A=100N et F_B=0N

[Image]
- La platine ne peut pas tenir en équilibre.
- A l'équilibre, F_C et F_D sont de même norme
- A l'équilibre, F_C et F_D sont tous deux positifs
- La norme de F_C vaut environ 70,7N
A: A l'équilibre, F_C et F_D sont de même norme; La norme de F_C vaut environ 70,7N
  Hint: Indice 1 : Il faut appliquer l'équation de la résultante : [Image] et projeter sur les axes x et y.