Title: Q1.Q2.DEC CU1

Q: [Image] [Image] [Image]

On donne ci-dessous les dimensions de la pièce et sa mise en position dans l'étau.  La pièce est mise en position sur des cales, elles-mêmes en appui sur le fond de l'étau comme dans l'exemple de l'image.

[Image]

L'origine Porte-Pièce Opp est au fond de l'étau, sur les mors fixes et la butée (donc à l'intersection entre la surface de MIP avec la linéaire rectiligne, la surface de MIP avec la ponctuelle, et le fond de l'étau).

L'Origine Programme Op est positionnée sur le dessin de la pièce.

Les cales ont une hauteur de 33mm.

Donnez les valeurs des DEC à intégrer dans la MOCN :

X = [...]

Y = [...]

Z =[...]
A: 0; -80; 67
  Hint: Indice 1 : Pensez à ajouter les cales sur Z. Attention au signe.
  Hint: Indice 2 : L'origine programme est positionnée sur la surface de MIP donc DEC sur X=0 Sur Y : signe négatif Sur Z : hauteur cale + distance entre les cales et Op

Q: [Image] [Image] [Image]

On donne ci-dessous les dimensions de la pièce et sa mise en position dans l'étau.  La pièce est mise en position sur des cales, elles-mêmes en appui sur le fond de l'étau comme dans l'exemple de l'image.

[Image]

L'origine Porte-Pièce Opp est au fond de l'étau, sur les mors fixes et la butée (donc à l'intersection entre la surface de MIP avec la linéaire rectiligne, la surface de MIP avec la ponctuelle, et le fond de l'étau).

L'Origine Programme Op est positionnée sur le dessin de la pièce.

Les cales ont une hauteur de 32mm.

Donnez les valeurs des DEC à intégrer dans la MOCN :

X = [...]

Y = [...]

Z =[...]
A: 72; -80; 66
  Hint: Indice 1 : Pensez à ajouter les cales sur Z. Attention au signe.
  Hint: Indice 2 : Sur Y : signe négatif Sur Z : hauteur cale + distance entre les cales et Op

Q: [Image] [Image] [Image]

On donne ci-dessous les dimensions de la pièce et sa mise en position dans l'étau.  La pièce est mise en position sur des cales, elles-mêmes en appui sur le fond de l'étau comme dans l'exemple de l'image.

[Image]

L'origine Porte-Pièce Opp est au fond de l'étau, sur les mors fixes et la butée (donc à l'intersection entre la surface de MIP avec la linéaire rectiligne, la surface de MIP avec la ponctuelle, et le fond de l'étau).

L'Origine Programme Op est positionnée sur le dessin de la pièce.

Les cales ont une hauteur de 33mm.

Donnez les valeurs des DEC à intégrer dans la MOCN :

X = [...]

Y = [...]

Z =[...]
A: 72; -80; 51
  Hint: Indice 1 : Pensez à ajouter les cales sur Z. Attention au signe.
  Hint: Indice 2 : Sur Y : signe négatif Sur Z : hauteur cale + distance entre les cales et Op

Q: [Image] [Image] [Image]

On donne ci-dessous les dimensions de la pièce et sa mise en position dans l'étau.  La pièce est mise en position sur des cales, elles-mêmes en appui sur le fond de l'étau comme dans l'exemple de l'image.

L'origine Porte-Pièce Opp est au fond de l'étau, sur les mors fixes et la butée (donc à l'intersection entre la surface de MIP avec la linéaire rectiligne, la surface de MIP avec la ponctuelle, et le fond de l'étau).

L'Origine Programme Op est positionnée sur le dessin de la pièce.

[Image]

Les cales ont une hauteur de 32mm.

Donnez les valeurs des DEC à intégrer dans la MOCN :

X = [...]

Y = [...]

Z =[...]
A: 0; -80; 50
  Hint: Indice 1 : Pensez à ajouter les cales sur Z. Attention au signe.
  Hint: Indice 2 : L'origine programme est positionnée sur la surface de MIP donc DEC sur X=0 Sur Y : signe négatif Sur Z : hauteur cale + distance entre les cales et Op

Q: [Image] [Image] [Image]

On donne ci-dessous les dimensions de la pièce et sa mise en position dans l'étau.  La pièce est mise en position sur des cales, elles-mêmes en appui sur le fond de l'étau comme dans l'exemple de l'image.

L'origine Porte-Pièce Opp est au fond de l'étau, sur les mors fixes et la butée (donc à l'intersection entre la surface de MIP avec la linéaire rectiligne, la surface de MIP avec la ponctuelle, et le fond de l'étau).

L'Origine Programme Op est positionnée sur le dessin de la pièce.

[Image]

Les cales ont une hauteur de 28mm.

Donnez les valeurs des DEC à intégrer dans la MOCN :

X = [...]

Y = [...]

Z =[...]
A: 0; -110; 46
  Hint: Indice 1 : Pensez à ajouter les cales sur Z. Attention au signe.
  Hint: Indice 2 : L'origine programme est positionnée sur la surface de MIP donc DEC sur X=0 Sur Y : signe négatif Sur Z : hauteur cale + distance entre les cales et Op

Q: [Image] [Image] [Image]

On donne ci-dessous les dimensions de la pièce et sa mise en position dans l'étau.  La pièce est mise en position sur des cales, elles-mêmes en appui sur le fond de l'étau comme dans l'exemple de l'image.

L'origine Porte-Pièce Opp est au fond de l'étau, sur les mors fixes et la butée (donc à l'intersection entre la surface de MIP avec la linéaire rectiligne, la surface de MIP avec la ponctuelle, et le fond de l'étau).

L'Origine Programme Op est positionnée sur le dessin de la pièce.

[Image]

Les cales ont une hauteur de 28mm.

Donnez les valeurs des DEC à intégrer dans la MOCN :

X = [...]

Y = [...]

Z =[...]
A: 120; 0; 66
  Hint: Indice 1 : Pensez à ajouter les cales sur Z.
  Hint: Indice 2 : L'origine programme est positionnée sur la surface de MIP donc DEC sur Y=0 Sur Z : hauteur cale + distance entre les cales et Op

Q: [Image] [Image] [Image]

On donne ci-dessous les dimensions de la pièce et sa mise en position dans l'étau.  La pièce est mise en position sur des cales, elles-mêmes en appui sur le fond de l'étau comme dans l'exemple de l'image.

L'origine Porte-Pièce Opp est au fond de l'étau, sur les mors fixes et la butée (donc à l'intersection entre la surface de MIP avec la linéaire rectiligne, la surface de MIP avec la ponctuelle, et le fond de l'étau).

L'Origine Programme Op est positionnée sur le dessin de la pièce.

[Image]

Les cales ont une hauteur de 28mm.

Donnez les valeurs des DEC à intégrer dans la MOCN :

X = [...]

Y = [...]

Z =[...]
A: 120; 0; 46
  Hint: Indice 1 : Pensez à ajouter les cales sur Z.
  Hint: Indice 2 : L'origine programme est positionnée sur la surface de MIP donc DEC sur Y=0 Sur Z: hauteur cale + distance entre les cales et Op